SPACE TELESCOPE SCIENCE INSTITUTE

Summary: 21 October - 19 November 1996

Instrument: Nominal operation Acquisition: 56 total; 2 failures; 7 GS LOL; one 8-steps to success Science: 25 GO/GTO programs; 7 visits lost or compromised Calibration: 6 programs - Darks, YBASEs, Wavecals, Photometry (2x failed) Other:

33 orbits lost to safing OPUS Build 5.5 verified IS Reviews: 4 completed.

Paper Product Reviews: 23 completed. FOS FY97 Team Plan documented.

SPACE TELESCOPE SCIENCE INSTITUTE

Instrument Status (21 October - 19 November 1996):

FOS instrumental operation nominal

Telescope Problems:

- 33 orbits lost to safing event

Target Acquisition Problems:

- 7 visits affected by FGS1-related GS acq or re-acq loss-of-lock

- 18 orbits lost; 4 compromised

- 2 FOS/BL CAL programs lost (6203, 6916) - HOPRs filed/approved

- 5 GO programs lost or affected (6242, 6548, 6623, 6683, 7204)

- ACQ/BINARY anomalies

- one target-too-faint failure (5966); GO coord error

- one crowded field (6407); target off-center

- one 8-steps to success (6407); all OK

TIPS: 21 November 1996 FOS Keyes